SELECT MOD(18, 4);

SELECT MOD(-18, 4);

SELECT MOD(18.0, 4.0);

SELECT MOD(18, 0);



SELECT POW (2, 5);

SELECT POW (1.01, 365);

SELECT POW (0.99, 365);


SELECT CLAMP(10, 0, 1);

SELECT CLAMP(-10, 0, 1);

SELECT CLAMP(0.5, 0, 1);

SELECT CLAMP(10, 1, 0);

SELECT CLAMP_MIN(10, 12);

SELECT CLAMP_MIN(10, 8);

SELECT CLAMP_MIN(10.5, 10.6);

SELECT CLAMP_MIN(10.5, 10.4);

SELECT CLAMP_MIN(-5, -3);

SELECT CLAMP_MAX(10, 12);

SELECT CLAMP_MAX(10, 8);

SELECT CLAMP_MAX(10.5, 10.6);

SELECT CLAMP_MAX(10.5, 10.4);

SELECT CLAMP_MAX(-5, -7);
